NAME            ECHAIN
FILE            ECHAIN.COM
DESCRIPTION     Apexx ECHAIN Ethernet (AckType Interrupt)
FRAME           ETHERNET_SNAP
APPLETALK       80007809B
AARP            80F3 H(0001) L(6) B(090007FFFFFF)
MEM_USE         7920
SIZE            621


